700 720 740 760 780 800

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

0.24

λ

A

Baselined (Not Nulled) Data from 700nm to 800nm

unfilter200 unfilter400 unfilter600 unfilter600 unfilter600 unfilter600 unfilter600 unfilter800